Folder A5
6 Seiten
Offen: 441 x 210 mm
Geschlossen: 148 x 210 mm
Druckfläche: 447 x 216 mm
Anschnitt / Beschnitt: 3 mm
Endprodukt: 148 x 210 mm
www.plakatiger.de

Rückseite

Vorderseite

145 mm

148 mm

Seite 5

Seite 6

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4