DL Folder
6 Seiten
Offen: 297 x 210 mm
Geschlossen: 105 x 210 mm
Druckfläche: 303 x 216 mm
Anschnitt / Beschnitt: 3 mm
Endprodukt: 105 x 210
www.plakatiger.de

Rückseite

Vorderseite

87 mm

105 mm

Seite 5

Seite 6

Seite 1

Seite 2

Seite 3

Seite 4