Roll - Up
1000 x 2000 mm
Druckfläche: 1004 x 2204 mm
Anschnitt / Beschnitt: 2 mm
Oberleiste: 20 mm
Fußleiste:	 180 mm
Endprodukt: 1000 x 2000 mm
sichtbare Druckfläche: 1000 x 2000 mm
www.plakatiger.de

nicht sichtbar

18,0 cm

www.plakatiger.de