Roll - Up
2000 x 2500 mm
Druckfläche: 2004 x 2704 mm
Anschnitt / Beschnitt: 2 mm
Oberleiste: 20 mm
Fußleiste:	 180 mm
Endprodukt: 2000 x 2500 mm
sichtbare Druckfläche: 2000 x 2500 mm
www.plakatiger.de

nicht sichtbar

18,0 cm

www.plakatiger.de